\documentclass{ppex}
\nonstopmode
\usepackage {xy}
\pagestyle{empty}
\setlength\textwidth{183.0pt}
\begin{document}
\ResetPreambleCommands
\ReadyForTheFray
\usepackage {xy}
\[\begin{xy}
  0*=+{l}="l" ;<2cm,8mm>*=+{r}="r" **@{-}
 ,<4mm,10mm>*+{ll} ;<25mm,2mm>*+{rr} **@{--}
 ?!{"r";"l"}*{\oplus}
\end{xy}\]
\end{document}
