%% 
%%  A DANTE-Edition example
%% 
%%  Example 06-00-14 on page 185.
%% 
%%  Copyright (C) 2010 Herbert Voss
%% 
%%  It may be distributed and/or modified under the conditions
%%  of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
%%  of this license or (at your option) any later version.
%% 
%%  See http://www.latex-project.org/lppl.txt for details.
%% 
%% 
%% ==== 
% Show page(s) 1
%% 
\documentclass[]{article}
\pagestyle{empty}
\setlength\textwidth{201.70511pt}
\setlength\parindent{0pt}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}

\usepackage{array,booktabs,ragged2e,rotating,eurosym}
\newcolumntype{N}{>{\small}l}   \newcommand\mc[1]{\multicolumn{1}{R{4.5em}}{#1}}
\newcolumntype{R}[1]{>{\begin{turn}{90}\begin{minipage}{#1}
  \footnotesize\RaggedRight\hspace{0pt}} l <{\end{minipage}\end{turn}}}

\begin{document}
\begin{tabular}{@{} *{8}{l} @{}}\toprule
\small Typ&\multicolumn{6}{N}{Anlagen mit Freileitungen}&\small Preis\\\cmidrule(lr){2-7}
 & \mc{Betriebsspannung~kV} & \mc{Löschspannung~kV} & \mc{Wechselspannung~kV}
 & \mc{Ansprechspannung~kV} & \mc{Restspannung kV} & \mc{Nettogewicht~ kg}
 & \multicolumn{1}{c}{\small\euro}\\\cmidrule(r){1-1}\cmidrule(lr){2-2}\cmidrule(lr){3-3}
\cmidrule(lr){4-4}\cmidrule(lr){5-5}\cmidrule(lr){6-6}\cmidrule(lr){7-7}\cmidrule(l){8-8}
\ldots \\\bottomrule
\end{tabular}
\end{document}
