
%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
% Linienstaerke in Zeichnungen verst"arken
% durch Neudef. ldlinewidth aus latexdraw.sty
% Parameter 1 Linienstaerke 1, 2, 3 usw.
% Parameter 2 Linienstaerke in pt nach latexdraw
%++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

\renewcommand{\ldlinewidth}[2]{\renewcommand{\LdLineWidth}{#2}%
\psset{unit=\unitlength}\setlength{\pslinewidth}{#2pt}%
\ifnum #1<3 \setlength{\pslinewidth}{1.5\pslinewidth}\else%
{\ifnum #1<5 \setlength{\pslinewidth}{1.1\pslinewidth}\fi}\fi}
